%-------------------------------------------------------------------------------------------
% title-page + backside

\thispagestyle{empty}

\setlength{\parindent}{0cm} \vspace{-0.6cm}
%{ \large GSI Darmstadt}


\begin{figure}[htb]
\centering\includegraphics[width=.99\textwidth]
{frontpage.png}
\end{figure}

{\Huge {\bf
\begin{tabular}{p{1.5cm} p{10.0cm}} 
% & \color{FrontLetter}{Introduction}\\
 & \color{FrontLetter}{User Manual}\\
 & \color{FrontLetter}{Programmer Manual}\\
\end{tabular}
}}

\vspace{2cm}

{\em J.Adamczewski-Musch, S.Linev, H.G.Essel} \\
{\large GSI Darmstadt,}\\
Experiment Electronics Department\\\\
% vspace must be surrounded by empty lines!

\vspace{4cm}

Produced: \today, Revisions:
\input{dabc-docrev}
